0 10 20 Time [min] 1 1.05 1.1 c_{A,f} [kmol/m^3]

Step on c_{Af}

0 10 20 Time [min] 0 1 2 h [m]

non-linear linearized

0 10 20 Time [min]

0.048

0.05

0.052 c_A [kmol/m^3]

non-linear linearized

0 10 20 Time [min] 95 100 105 k [m^3/kmol*min]

Step on k

0 10 20 Time [min] 0 1 2 h [m]

non-linear linearized

0 10 20 Time [min]

0.048

0.05

0.052 c_A [kmol/m^3]

non-linear linearized